Figure 1: HV shield and add. pot. wire

Figure 2: HV shield and add. pot. wire

Figure 3: HV shield and add. pot. wire

Figure 4: HV shield and add. pot. wire

Figure 5: HV shield and add. pot. wire

Figure 6: HV shield and add. pot. wire

Figure 7: HV shield and add. pot. wire

Figure 8: HV shield and add. pot. wire

Figure 9: HV shield and add. pot. wire

Figure 10: HV shield and add. pot. wire

Figure 11: HV shield and add. pot. wire

Figure 12: HV shield and add. pot. wire

Figure 13: HV shield and add. pot. wire